10^{− 8} 10^{− 7} 10^{− 6} 10^{− 5}

F_X [erg cm^{− 2} s^{− 1}] 10^{− 20} 10^{− 18} 10^{− 16} 10^{− 14}

Γ [eV s^{− 1}] 10^{− 21} 10^{− 20} 10^{− 19} 10^{− 18}

HI k_{ph} [s^{− 1}]

10^{− 7} 10^{− 6} 10^{− 5} F_X [erg cm^{− 2} s^{− 1}]

10^{− 18} 10^{− 17} 10^{− 16} 10^{− 15} 10^{− 14} Γ [eV s^{− 1}]

10^{− 22} 10^{− 20} 10^{− 18} HI k_{ph} [s^{− 1}]